en	The service is down for maintenance
pl	Serwer jest w trakcie konserwacji

en	We coundn't find that resource
pl	Żądany zasób nie został znaleziony

en	Access to this resource is forbidden
pl	Dostęp do tego zasobu jest zabroniony

en	Please try again later.
pl	Spróbuj uzyskać dostęp do aplikacji nieco później.

en	Try again
pl	Spróbuj ponownie

en	Please try the following page
pl	Proszę wypróbować następną stronę

en	Login as administrator
pl	Zaloguj się jako administrator

en	Home Page
pl	Strona domowa

en	You don't have access to BlueMind
pl	Nie masz dostępu do BlueMind

en	Please contact your administrator
pl	Skontaktuj się z administratorem

en	Login