en	You have exceeded the number of full video conferencing users allowed by your subscription ({1} users allowed) (Currently, there are {0} users owning the corresponding role).
pl	Przekroczyłeś liczbę użytkowników wideokonferencji dozwoloną w ramach Twojej subskrypcji (dozwolona liczba użytkowników: {1}) (aktualnie {0} użytkowników posiada odpowiednie uprawnienia).

en	Caution! This is a TRIAL BlueMind setup, which must not be used in production.
pl	Uwaga! To jest PRÓBNA konfiguracja BlueMind, której nie wolno używać w środowisku produkcyjnym.