en	AD import

en	AD

en	Enable AD import
sk	Povoliť AD import

en	AD server hostname or IP
sk	AD server hostname alebo IP

en	AD base DN
sk	Základ zoznamu

en	AD login

en	AD user password

en	AD users filter
sk	AD filter užívateľov

en	AD groups filter
sk	AD filter skupín

en	Connection test
sk	Test pripojenia

en	Testing AD parameters...
sk	Testovanie AD parametrov...

en	Split domain group
sk	Rozdeliť skupinu domény

en	Start global synchronization
sk	Začať celkovú synchronizáciu

en	Start incremental synchronization
sk	Začať postupnú synchronizáciu

en	Last successful import
sk	Posledný úspešný import

en	Unknown
sk	Neznámy

en	Last import status
sk	Posledný status importu

en	You must save domain before starting synchronization
sk	Musíte uložiť doménu pred začatím synchronizácie

en	Fail
sk	Zlyhanie

en	AD parameter tests success
sk	Testy AD parametrov uspešné

en	Incremental synchronization start successfuly
sk	Postupná synchronizácia začala úspešne

en	Incremental synchronization start fail
sk	Zlyhanie začiatku postupnej synchronizácie

en	Global synchronization start successfuly
sk	Celková synchronizácia začala úspešne

en	Global synchronization start fail
sk	Začiatok celkovej synchronizácie zlyhal

en	Allow password update