en	AD import
pl	Import AD

en	AD

en	Enable AD import
pl	Włącz import AD

en	AD server hostname or IP
pl	Nazwa lub adres IP serwera AD

en	AD base DN
pl	Nazwa wyróżniająca katalogu głównego (AD base DN)

en	AD login
pl	Login do usługi AD

en	AD user password
pl	Hasło użytkownika AD

en	AD users filter
pl	Filtr użytkowników AD

en	AD groups filter
pl	Filtr grup AD

en	Connection test
pl	Test połączenia

en	Testing AD parameters...
pl	Test ustawień AD ...

en	Split domain group
pl	Podziel grupę domeny

en	Start global synchronization
pl	Rozpocznij globalną synchronizację

en	Start incremental synchronization
pl	Rozpocznij synchronizację przyrostową

en	Last successful import
pl	Ostatni udany import

en	Unknown
pl	Nieznany

en	Last import status
pl	Status ostatniego importu

en	You must save domain before starting synchronization
pl	Przed rozpoczęciem synchronizacji musisz zapisać domenę

en	Fail
pl	Niepowodzenie

en	AD parameter tests success
pl	Test parametrów AD przebiegł pomyślnie

en	Incremental synchronization start successfuly
pl	Synchronizacja przyrostowa rozpoczęta pomyślnie

en	Incremental synchronization start fail
pl	Niepowodzenie startu synchronizacji przyrostowej

en	Global synchronization start successfuly
pl	Globalna synchronizacja rozpoczęta pomyślnie

en	Global synchronization start fail
pl	Niepowodzenie startu synchronizacji globalnej

en	Allow password update
pl	Zezwól na zmianę hasła