en	AD import

en	AD

en	Enable AD import

en	AD server hostname or IP

en	AD base DN

en	AD login

en	AD user password

en	AD users filter

en	AD groups filter

en	Connection test

en	Testing AD parameters...

en	Split domain group

en	Start global synchronization

en	Start incremental synchronization

en	Last successful import

en	Unknown

en	Last import status

en	You must save domain before starting synchronization

en	Fail

en	AD parameter tests success

en	Incremental synchronization start successfuly

en	Incremental synchronization start fail

en	Global synchronization start successfuly

en	Global synchronization start fail

en	Allow password update