en	AD import
it	Importazione AD

en	AD

en	Enable AD import
it	Attivare l’importazione AD

en	AD server hostname or IP
it	Nome o IP del server AD

en	AD base DN
it	Radice di AD

en	AD login
it	Utente

en	AD user password
it	Password

en	AD users filter
it	Filtro utenti di AD

en	AD groups filter
it	Filtro gruppi di AD

en	Connection test
it	Verifica connessione

en	Testing AD parameters...
it	Verifica parametri AD...

en	Split domain group
it	Gruppo split domain

en	Start global synchronization
it	Avvia sincronizzazione globale

en	Start incremental synchronization
it	Avvia sincronizzazione incrementale

en	Last successful import
it	Ultimo import completato con successo

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Last import status
it	Stato dell’ultimo import

en	You must save domain before starting synchronization
it	Salvare il dominio prima di avviare la sincronizzazione

en	Fail
it	Fallito

en	AD parameter tests success
it	Verifica parametri AD riuscita

en	Incremental synchronization start successfuly
it	Sincronizzazione incrementale avviata con successo

en	Incremental synchronization start fail
it	Avvio sincronizzazione incrementale fallito

en	Global synchronization start successfuly
it	Sincronizzazione globale avviata con successo

en	Global synchronization start fail
it	Avvio sincronizzazione globale fallito

en	Allow password update