en	AD import
fr	Import AD

en	AD

en	Enable AD import
fr	Activer l’import AD

en	AD server hostname or IP
fr	Nom ou IP du serveur AD

en	AD base DN
fr	Racine de l’annuaire

en	AD login
fr	Utilisateur

en	AD user password
fr	Mot de passe

en	AD users filter
fr	Filtre des utilisateurs AD

en	AD groups filter
fr	Filtre des groupes AD

en	Connection test
fr	Tester la connexion

en	Testing AD parameters...
fr	Test des paramètres AD...

en	Split domain group
fr	Groupe de segmentation du domaine

en	Start global synchronization
fr	Démarrer synchronisation globale

en	Start incremental synchronization
fr	Démarrer synchronisation incrémentale

en	Last successful import
fr	Dernière exécution réussie

en	Unknown
fr	Inconnue

en	Last import status
fr	Status du dernier import

en	You must save domain before starting synchronization
fr	Vous devez enregistrer le domaine avant de pouvoir démarrer la synchronisation

en	Fail
fr	Échec

en	AD parameter tests success
fr	Test des paramètres AD réussi

en	Incremental synchronization start successfuly
fr	Synchronisation incrémentale démarrée avec succès

en	Incremental synchronization start fail
fr	Échec du démarrage de la synchronisation incrémentale

en	Global synchronization start successfuly
fr	Synchronisation globale démarrée avec succès

en	Global synchronization start fail
fr	Échec du démarrage de la synchronisation globale

en	Allow password update
fr	Autoriser le changement de mot passe AD