en	AD import
es	Importación AD

en	AD

en	Enable AD import
es	Activar la importación AD

en	AD server hostname or IP
es	Nombre o IP del servidor AD

en	AD base DN

en	AD login
es	Iniciar sesión de AD

en	AD user password
es	Contraseña de usuario de AD

en	AD users filter
es	Filtro de usuarios de AD

en	AD groups filter
es	Filtro de los grupos AD

en	Connection test
es	Prueba de conexión

en	Testing AD parameters...
es	Prueba de los parámetros AD...

en	Split domain group
es	Grupo de dominio dividido

en	Start global synchronization
es	Empezar la sincronización global

en	Start incremental synchronization
es	Empezar la sincronización incremental

en	Last successful import
es	Ultima importación lograda

en	Unknown
es	Desconocido

en	Last import status
es	Estado de la última importación

en	You must save domain before starting synchronization
es	Tiene que guardar el dominio antes de empezar la sincronización

en	Fail
es	Fallo

en	AD parameter tests success
es	Prueba de los parámetros AD conseguida

en	Incremental synchronization start successfuly
es	Sincronización incremental empezada con éxito

en	Incremental synchronization start fail
es	Fracaso del comienzo de la sincronización incremental

en	Global synchronization start successfuly
es	Sincronización global empezada con éxito

en	Global synchronization start fail
es	Fracaso de la sincronización global

en	Allow password update