en	AD import
de	AD Import

en	AD

en	Enable AD import
de	AD Import aktivieren

en	AD server hostname or IP
de	AD Server Hostname oder IP

en	AD base DN
de	AD Basis DN

en	AD login
de	Login AD

en	AD user password
de	AD Benutzerkennwort

en	AD users filter
de	AD Benutzerfilter

en	AD groups filter
de	AD Gruppenfilter

en	Connection test
de	Verbindungstest

en	Testing AD parameters...
de	AD Parameter testen

en	Split domain group
de	Split-Domänen Gruppe

en	Start global synchronization
de	Globale Synchronisation starten

en	Start incremental synchronization
de	Inkrementelle Synchronisation starten

en	Last successful import
de	Letzter erfolgreicher Import

en	Unknown
de	Unbekannt

en	Last import status
de	Status des letzten Imports

en	You must save domain before starting synchronization
de	die Domäne muss vor der Synchronisation gespeichert werden

en	Fail
de	Fehler

en	AD parameter tests success
de	AD Parameter-Test erfolgreich beendet

en	Incremental synchronization start successfuly
de	Start der inkrementellen Sycnhronisation erfolgreich beendet

en	Incremental synchronization start fail
de	Start der inkrementellen Sycnhronisation fehlerhaft

en	Global synchronization start successfuly
de	Globale Synchronisation erfolgreich gestartet

en	Global synchronization start fail
de	Globale Synchronisation fehlerhaft

en	Allow password update