en	Login must be login@domain
sk	Profil musí byť vo formáte login@domain.tld

en	Password must be filled
sk	Heslo musí byť vyplnené

en	Unable to get AD hostname from DNS SRV record
sk	Nie je možné získať meno servera AD zo SRV DNS záznamu

en	Invalid AD user filter
sk	Neplatný AD užívateľský filter

en	Invalid AD group filter
sk	Neplatný AF filter skupiny

en	Invalid AD base DN
sk	Základ zoznamu AD je nesprávny