en	Login must be login@domain
pl	Użytkownik musi być w postaci login@domain.tld

en	Password must be filled
pl	Hasło nie może pozostać puste

en	Unable to get AD hostname from DNS SRV record
pl	Nie można uzyskać nazwy hosta AD z rekordu DNS SRV

en	Invalid AD user filter
pl	Niepoprawny filtr AD użytkowników

en	Invalid AD group filter
pl	Filtr grupy AD niepoprawny

en	Invalid AD base DN
pl	Katalog główny katalogu AD jest niepoprawny