en	Login must be login@domain
it	Il login deve essere nella forma login@dominio

en	Password must be filled
it	La password non può essere vuota

en	Unable to get AD hostname from DNS SRV record
it	Impossibile ottenere il nome del server AD dal server DNS

en	Invalid AD user filter
it	Filtro AD degli utenti non valido

en	Invalid AD group filter
it	Filtro AD dei gruppi non valido

en	Invalid AD base DN
it	Radice di AD non valida