en	Login must be login@domain
fr	L'utilisateur doit-être de la forme login@domain.tld

en	Password must be filled
fr	Le mot de passe ne peut pas être vide

en	Unable to get AD hostname from DNS SRV record
fr	Impossible d'obtenir le nom du seveur AD depuis l'enregistrement SRV du DNS

en	Invalid AD user filter
fr	Filtre AD des utilisateurs invalide

en	Invalid AD group filter
fr	Filtre AD des groupes invalide

en	Invalid AD base DN
fr	La racine de l'annuaire AD est incorrecte