en	Login must be login@domain
es	El usuario debe ser en el formato login@domain

en	Password must be filled
es	La contraseña no puede estar vacía

en	Unable to get AD hostname from DNS SRV record
es	No se puede obtener el nombre de host AD del registro DNS SRV

en	Invalid AD user filter
es	Filtro del usuario AD inválido

en	Invalid AD group filter
es	Filtro de grupo AD inválido

en	Invalid AD base DN
es	La raíz del anuario AD no es válida