en	Login must be login@domain
de	Login erfordert das Format login@domain

en	Password must be filled
de	Passwort wird benötigt

en	Unable to get AD hostname from DNS SRV record
de	AD Hostname konnte nicht anhand des DNS SRV records ermittelt werden

en	Invalid AD user filter
de	Ungültiger AD Benutzerfilter

en	Invalid AD group filter
de	Ungültiger AD Gruppenfilter

en	Invalid AD base DN
de	Ungültige AD Basis-DN